From a838b0a52de3ba92e2b308fd8f5676fa33a6c00b Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Blaise Thompson <blaise@untzag.com>
Date: Wed, 14 Nov 2018 13:05:29 -0600
Subject: 2018-11-14 13:05

---
 invoice/invoice.tex | 59 ++++++++++++++++++++++++++++-------------------------
 1 file changed, 31 insertions(+), 28 deletions(-)

(limited to 'invoice/invoice.tex')

diff --git a/invoice/invoice.tex b/invoice/invoice.tex
index 1cb0159..380b254 100755
--- a/invoice/invoice.tex
+++ b/invoice/invoice.tex
@@ -13,40 +13,43 @@
 \usepackage{soul}
 
 \begin{document}
-invoice: simple dual galvanostat \\
+invoice: dual low-current galvanostat \\
 request date: 2018-11-01 \\
 customer: Oliver Williams \\
 group: Wickens
 
 \begin{tabular}{
-    P{\dimexpr 0.3\linewidth-2\tabcolsep}|
-    P{\dimexpr 0.2\linewidth-2\tabcolsep}|
-    P{\dimexpr 0.1\linewidth-2\tabcolsep}|
-    P{\dimexpr 0.1\linewidth-2\tabcolsep}|
-    P{\dimexpr 0.1\linewidth-2\tabcolsep}|
-    p{\dimexpr 0.2\linewidth-2\tabcolsep}}
+    P{\dimexpr 0.15\linewidth-2\tabcolsep}|
+    P{\dimexpr 0.4\linewidth-2\tabcolsep}|
+    P{\dimexpr 0.075\linewidth-2\tabcolsep}|
+    P{\dimexpr 0.075\linewidth-2\tabcolsep}|
+    P{\dimexpr 0.075\linewidth-2\tabcolsep}|
+    p{\dimexpr 0.225\linewidth-2\tabcolsep}}
   item & part & rate & count & total & comment \\ \hline
-  enclosure & CU-3005-A\_BUD & 9.00 & 1 & 9.00 & \\
-  10 K panel mount digi pot & & 3.00 & 1 & 3.00 & \\
-  banana socket & & & 4 & & \\
-  switch with LED & & 2.00 & 1 & 2.00 & \\
-  barrel plug & & & 1 & & \\
-  printed board & & 20.00 & 1 & 20.00 & \\
-  enclosure feet & & 0.25 & 4 & 1.00 & \\
-  foot wire & & 0.25 & 6 & 1.50 & \\
-  standoffs & & 0.25 & 4 & 1.00 & \\
-  PCB board connectors & & XXX & 4 & XXX & \\
-  test points & & XXX & 6 & XXX & \\
-  capacitors, tantilum & & XXX & 3 & XXX & \\
-  capacitors, electrolytic & & XXX & 2 & XXX & \\
-  8 pin machined sockets & XXX & XXX & 5 & XXX & \\
-  variable resistor & 3296 series & 3.00 & 3 & 9.00 & \\
-  dual OP-AMP & LM358N & 0.50 & 4 & 2.00 & \\
-  differential amplifier & INA105KP & 10.00 & 1 & 10.00 & \\
+  enclosure & CU-3005-A:BUD & 9.00 & 1 & 9.00 & \\
+  barrel plug & 722A:SWITCHCRAFT & 3.00 & 1 & 3.00 & \\
+  switch & R1966ABLKBLKEFGRN:E-SWITCH & 2.00 & 1 & 2.00 & \\
+  black banana & 108-0902-001:CINCH & 0.75 & 2 & 1.50 & \\
+  red banana & 108-0903-001:CINCH & 0.75 & 2 & 1.50 & \\
+  stand-offs & & 0.25 & 4 & 1.00 & \\
+  feet & & 0.25 & 4 & 1.00 & \\
+  board print & & 20.00 & 1 & 20.00 & \\
+  trim pot & 3296 series, various & 3.00 & 3 & 9.00 & \\
+  digi pot & 3683S-1-103L:BOURNS & 10.00 & 1 & 10.00 & \\
+  capacitor & various & 0.25 & 5 & 1.25 & \\
+  molex pins & 22-23-2021:MOLEX & 0.25 & 4 & 1.00 & \\
+  molex socket & 22-01-3027:MOLEX & 0.25 & 4 & 1.00 & \\
+  test points & 501X series, various & 0.50 & 6 & 3.00 & \\
+  DIP socket & 110-93-308-41-001000:MILL-MAX & 1.00 & 5 & 5.00 & \\
+  regulator & L7815CV:STM & 0.50 & 1 & 0.50 & \\
+  inverter & LMC7660IN/NOPB:TI & 1.50 & 1 & 1.50 & \\
+  diff. amplifier & INA105KP:TI & 10.00 & 1 & 10.00 & \\
+  dual op-amp & LM358P:TI & 0.50 & 3 & 1.50 & \\
+  wall wart & & 12.00 & 1 & 12.00 & \\
 \end{tabular}
-parts total: \$XXX \\
-XX hours labor (Blaise Thompson): \$XXX \\
-total bill: \$XXX \\
-billed 2018-11-XX - internal ID XXXX \\
+parts total: \$94.75 \\
+20 hours labor (Blaise Thompson): \$140 \\
+total bill: \$234.75 \\
+billed 2018-11-14 - internal ID 2417 \\
 
 \end{document}
-- 
cgit v1.2.3

