From 1b66cf20d0f40741d89d39b901716341beeabeca Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Blaise Thompson <blaise@untzag.com>
Date: Mon, 16 Oct 2017 21:05:20 -0500
Subject: structure

---
 spectroscopy.tex | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'spectroscopy.tex')

diff --git a/spectroscopy.tex b/spectroscopy.tex
index db0cece..4e3546e 100644
--- a/spectroscopy.tex
+++ b/spectroscopy.tex
@@ -127,7 +127,7 @@ Transient absorbance (TA) spectroscopy is a self-heterodyned technique. Through
 
 \begin{figure}[p!]
 	\centering
-	\includegraphics[width=\textwidth]{"figures/spectroscopy/TA setup"}
+	\includegraphics[width=\textwidth]{"spectroscopy/TA setup"}
 	\label{fig:ta_and_tr_setup}
 	\caption{CAPTION TODO}
 \end{figure}
-- 
cgit v1.2.3

